In[1]:= << home99a.m
        Grafico da AFB para o muao

        AFB muao ˛ Mz=0.0188443
        Grafico da AFB para o quark up

        AFB up ˛ Mz=0.0800311
        Grafico da AFB para o quark down

Untitled-1 1

AFB down ˛ Mz=0.111614